A ajuda não está disponível.


O nome ou endereço do dispositivo que recebe impressões por essa porta.


Digite o nome da comunidade usado pelo dispositivo anexado a essa porta. Ativado apenas quando o SNMP também estiver ativado.


Digite as configurações específicas para o protocolo Sem processar. Para ativar, clique no botão de rádio denominado Sem processar, no grupo de protocolos.


O nome dessa porta.


Escolha o protocolo que essa porta deve utilizar.


Digite o índice de dispositivo usado pelo dispositivo que está anexado a essa porta. Ativado apenas quando o SNMP também estiver ativo.


Digite o nome da fila (QName) a ser utilizado para essa porta. Para ativar, clique no botão de rádio denominado LPR no grupo de protocolos.


O nome dessa porta.


Escolha o protocolo que essa porta deve usar. Protocolo LPR.


Escolha o protocolo que essa porta deve usar. Protocolo de dados Sem processar.


Digite o nome da fila (QName) a ser utilizado para essa porta. Para ativar, clique no botão de rádio denominado LPR no grupo de protocolos.


Digite as configurações específicas para o protocolo LPR. Para ativar, clique no botão de rádio denominado LPR no grupo de protocolos.


Verifique se o SNMP é suportado pelo dispositivo anexado a essa porta.


Digite o índice de dispositivo usado pelo dispositivo que está anexado a essa porta. Ativado apenas quando o SNMP também estiver ativado.


O nome ou endereço do dispositivo que recebe impressões por essa porta.


Digite o nome da comunidade usado pelo dispositivo anexado a essa porta. Ativado apenas quando o SNMP também estiver ativado.


Digite o número de porta Berkeley Sockets a ser usado para essa porta. Para ativar, clique no botão de rádio denominado Sem processar, no grupo de protocolos.


Verifique se o SNMP é suportado pelo dispositivo anexado a essa porta.


Digite o número de porta Berkeley Sockets a ser usado para essa porta. Para ativar, clique no botão de rádio denominado Sem processar, no grupo de protocolos.


Configure todas as portas do monitor de porta TCP/IP.


Adicione uma porta TCP/IP padrão.


Adicione uma porta TCP/IP padrão.


Adicione uma porta TCP/IP padrão.


Veja e modifique as configurações para uma porta TCP/IP padrão.


Adicione uma porta TCP/IP padrão.


Leitura digital que exibe o número de minutos antes do tempo limite quando um trabalho de impressão falha.


Leitura digital que exibe o número de minutos antes do tempo limite quando um trabalho de impressão falha.


Tempo mais curto antes do tempo limite em falhas de impressão.


Digite o tempo que deverá decorrer antes do tempo limite em falhas de impressão.


Tempo mais longo antes do tempo limite em falhas de impressão.


Quando selecionado, o computador irá consultar periodicamente cada dispositivo para obter informações sobre o status.


Selecione essa opção se você tiver problemas tais como documentos perdidos ou incompletos ao imprimir. Quando a contagem de bytes LPR está ativada, o computador calcula então o número de bytes em um documento, antes de enviá-lo à impressora. A contagem de bytes pode levar muito tempo, por isso não é solicitada pela maioria das impressoras. Esta opção fica disponível somente quando o protocolo LPR estiver selecionado.


Digite o tempo que deverá decorrer antes do tempo limite em falhas de impressão.