Aucune aide n'est disponible.


Nom ou adresse du périphérique utilisant ce port pour imprimer.


Saisissez le nom de communauté qu'utilise le périphérique connecté à ce port.  Cette option n'est active que lorsque SNMP est également actif.


Saisissez les paramètres spécifiques au protocole RAW.  Activez cette option en cliquant sur le bouton radio nommé RAW se trouvant dans le groupe de protocoles.


Nom de ce port.


Choisissez le protocole que doit utiliser ce port.


Saisissez l'index de périphérique qu'utilise le périphérique connecté à ce port.  Cette option n'est active que lorsque SNMP est également actif.


Saisissez le paramètre QName que doit utiliser ce port.  Cette option peut être activée en cliquant sur le bouton radio nommé LPR se trouvant dans le groupe de protocoles.


Nom de ce port.


Choisissez le protocole que doit utiliser ce port. Protocole LPR.


Choisissez le protocole que doit utiliser ce port. Protocole de données RAW.


Saisissez le paramètre QName que doit utiliser ce port.  Cette option peut être activée en cliquant sur le bouton radio nommé LPR se trouvant dans le groupe de protocoles.


Saisissez les paramètres spécifiques au protocole LPR.  Activez cette option en cliquant sur le bouton radio nommé LPR se trouvant dans le groupe de protocoles.


Vérifiez si l'option SNMP est prise en charge par le périphérique connecté à ce port.


Saisissez l'index de périphérique qu'utilise le périphérique connecté à ce port.  Cette option n'est active que lorsque SNMP est également actif.


Nom ou adresse du périphérique utilisant ce port pour imprimer.


Saisissez le nom de communauté qu'utilise le périphérique connecté à ce port.  Cette option n'est active que lorsque SNMP est également actif.


Saisissez le numéro de port de sockets Berkeley que doit utiliser ce port.  Cette option peut être activée en cliquant sur le bouton radio nommé RAW se trouvant dans le groupe de protocoles.


Vérifiez si l'option SNMP est prise en charge par le périphérique connecté à ce port.


Saisissez le numéro de port de sockets Berkeley que doit utiliser ce port.  Cette option peut être activée en cliquant sur le bouton radio nommé RAW se trouvant dans le groupe de protocoles.


Configurez tous les ports de moniteur de port TCP/IP standard.


Ajoutez un port TCP/IP standard.


Ajoutez un port TCP/IP standard.


Ajoutez un port TCP/IP standard.


Visualisez et modifiez les paramètres pour un port TCP/IP standard.


Ajoutez un port TCP/IP standard.


Afficheur numérique indiquant le nombre de minutes de temporisation avant l'échec d'un travail d'impression.


Afficheur numérique indiquant le nombre de minutes de temporisation avant l'échec d'un travail d'impression.


Temporisation plus courte avant l'échec d'un travail d'impression.


Saisissez la durée de temporisation avant l'échec d'un travail d'impression.


Temporisation plus longue avant l'échec d'un travail d'impression.


Lorsque cette option est activée, l'ordinateur interroge régulièrement chacun des périphériques pour connaître leur état.


Cliquez si vous rencontrez des problèmes lors de l'impression, par exemple, des documents manquants ou incomplets. Lorsque le comptage d'octets LPR est activé, l'ordinateur compte le nombre d'octets dans un document avant de le transmettre à l'imprimante. Cette opération peut être très longue et elle n'est pas requise par la plupart des imprimantes. Cette option est disponible uniquement si le protocole LPR est sélectionné.


Saisissez la durée de temporisation avant l'échec d'un travail d'impression.