Er is geen Help beschikbaar.


Het LAN-hardware-adres van het apparaat waarnaar deze poort afdrukt.


Typ de groepsnaam die wordt gebruikt door het apparaat dat op deze poort is aangesloten. Alleen ingeschakeld als SNMP ook is ingeschakeld.


Geef de instellingen op voor het RAW-protocol. Schakel hiervoor het keuzerondje LPR in de groep Protocol in.


De naam van deze poort.


Kies het protocol voor deze poort.


Typ de apparaatindex die wordt gebruikt door het apparaat dat op deze poort is aangesloten. Alleen ingeschakeld als SNMP ook is ingeschakeld.


Typ de naam van de wachtrij voor deze poort. U kunt deze inschakelen met het keuzerondje LPR in de groep Protocol.


De naam van deze poort.


Kies het protocol voor deze poort. LPR-protocol


Kies het protocol voor deze poort. RAW-gegevensprotocol.


Typ de naam van de wachtrij voor deze poort. U kunt deze inschakelen met het keuzerondje LPR in de groep Protocol.


Geef de instellingen op voor het LPR-protocol. Schakel hiervoor het keuzerondje LPR in de groep Protocol in.


Controleer of SNMP wordt ondersteund voor het apparaat dat op deze poort is aangesloten.


Typ de apparaatindex die wordt gebruikt door het apparaat dat op deze poort is aangesloten. Alleen ingeschakeld als SNMP ook is ingeschakeld.


De naam of het adres van het apparaat waarnaar deze poort afdrukt.


Typ de groepsnaam die wordt gebruikt door het apparaat dat op deze poort is aangesloten. Alleen ingeschakeld als SNMP ook is ingeschakeld.


Typ het Berkeley Sockets-poortnummer voor deze poort. U kunt deze inschakelen met het keuzerondje RAW in de groep Protocol.


Controleer of SNMP wordt ondersteund voor het apparaat dat op deze poort is aangesloten.


Typ het Berkeley Sockets-poortnummer voor deze poort. U kunt deze inschakelen met het keuzerondje RAW in de groep Protocol.


Alle standaard TCP/IP-poortmonitoren configureren


Een standaard TCP/IP-poort toevoegen.


Een standaard TCP/IP-poort toevoegen.


Een standaard TCP/IP-poort toevoegen.


Instellingen voor een standaard TCP/IP-poort bekijken en wijzigen.


Een standaard TCP/IP-poort toevoegen.


Digitale uitlezing waarin wordt weergegeven na hoeveel minuten een time-out optreedt als een printopdracht mislukt.


Digitale uitlezing waarin wordt weergegeven na hoeveel minuten een time-out optreedt als een printopdracht mislukt.


Time-out treedt sneller op bij mislukte printopdrachten.


Geef op na hoeveel tijd een time-out optreedt bij mislukte printopdrachten.


Het duurt langer voordat er een time-out optreedt bij mislukte printopdrachten.


Als u deze optie hebt ingeschakeld, wordt regelmatig statusinformatie opgevraagd bij elk apparaat.


Klik hier als u problemen ondervindt bij het afdrukken, zoals documenten die ontbreken of niet volledig zijn. Als u LPR-bytes tellen hebt ingeschakeld, wordt het aantal bytes in een document geteld voordat het document naar de printer wordt verzonden. Het tellen van bytes neemt veel tijd in beslag en is voor de meeste printers niet vereist. Deze optie is alleen beschikbaar als u het LPR-protocol hebt geselecteerd.


Geef op na hoeveel tijd een time-out optreedt bij mislukte printopdrachten.