Copyright: Copyright © 1999 Hewlett-Packard Co.


Printers toevoegen in grote IP-netwerken

Als u een printer via een router of gateway toevoegt (de printer bevindt zich dus niet in uw lokale netwerk), kunt u de printer met dit hulpprogramma mogelijk niet identificeren.

Sommige routers geven namelijk het LAN-apparatuuradres van de printer niet door.

Als u meerdere nieuwe printers op uw lokale netwerk hebt geïnstalleerd, is het mogelijk dat u niet de juiste printer kunt selecteren met het standaard IP-adres (192.0.0.192).

U installeert als volgt een printer met dit hulpprogramma:

1	Voer een van de volgende handelingen uit:

Verplaats de printer fysiek naar het lokale netwerk van uw computer, (als u gebruikmaakt van een externe HP JetDirect-printserver, kunt u ook de printserver verplaatsen) of

gebruik dit hulpprogramma op een computer die is verbonden met het lokale netwerk van de printer.

2	Met dit hulpprogramma identificeert u de printer en configureert u IP-parameters in overeenstemming met de uiteindelijke netwerklocatie van de printer.

3	Breng de printer (of de externe HP JetDirect-printserver) indien nodig terug naar de uiteindelijke netwerklocatie.

4	Voer een van de volgende handelingen uit om de printer op andere computers te installeren:

Configureer met dit hulpprogramma andere computers of servers die direct op deze printer afdrukken, of

gebruik voor Windows-clients die op deze printer afdrukken via een gedeeld systeem of een Novell NetWare-server,  het hulpprogramma Printer toevoegen van het clientsysteem in de map Printers, of een installatieprogramma voor gedeelde printers dat speciaal voor deze printer is bedoeld.

Opmerking:

U kunt alleen een installatieprogramma voor gedeelde printers voor deze printer maken als u met dit hulpprogramma de printer installeert onder Windows NT en Windows 2000. Bovendien moet u hiervoor het selectievakje Gedeeld in het dialoogvenster Printer delen inschakelen.

Verwante onderwerpen

Printer op adres identificeren

Overzicht van TCP/IP


Binding

Een binding is een Novell NetWare-database die uitsluitend door NetWare 3.x-bestandsservers wordt gebruikt en kan worden geëmuleerd door NetWare 4.x- en 5.0-bestandsservers. De binding heeft de eigenschappen van een normale database van objecten die resources in het netwerk (bijvoorbeeld printers) vertegenwoordigen. In NetWare 4.x is de binding vervangen door een hiërarchische database (NDS).

Raadpleeg voor meer informatie Afdrukken via Novell NetWare - Concepten.


Bladeren in NDS-structuur

In het scherm Bladeren in Novell NDS-structuur wordt de NDS-structuur (of directorystructuur) weergegeven. Deze structuur laat de logische organisatie zien van NDS-containerobjecten (bv. afdelingen van een organisatie, organisaties, of landen).

Klik op het plus- (+) of minteken (-) om de structuur uit te vouwen of samen te vouwen.

Als u de context voor het object van de NDS-printserver, -printer of -afdrukwachtrij wilt instellen, markeert u het gewenste containerobject en klikt u vervolgens op OK.

Opmerking:

Om de context voor een object in te stellen, moet u beheerdersrechten hebben voor alle objecten en eigenschappen in de structuur, of aanmaakrechten in de NDS-context waarin u het object wilt onderbrengen.

Verwante onderwerpen

Afdrukken via Novell NetWare - Concepten


IP-instellingen wijzigen

De printer is waarschijnlijk geconfigureerd met geldige TCP/IP-netwerkparameters. U kunt in het scherm Instellingen wijzigen de volgende instellingen wijzigen:

IP-adres

Subnetmasker

Gateway

Verwante onderwerpen

Overzicht van TCP/IP


Afdrukken in een client-server omgeving

Clientcomputers sturen afdruktaken naar vast toegewezen servercomputers, die het gebruik van de afzonderlijke printers regelen. Raadpleeg voor meer informatie Afdrukken in een netwerk - Concepten.


Inhoud
Online Help van Netwerkprinters installeren

Met dit installatieprogramma kunt u snel een netwerkprinter installeren. De printer moet ingeschakeld zijn en met het netwerk verbonden via een HP JetDirect-printserver.

Inhoud:

Netwerkinstallatie geeft een overzicht van een aantal onderwerpen met betrekking tot afdrukken in een netwerk.

Via Help-vensters van het installatieprogramma hebt u toegang tot de online Help voor een aantal  vensters.

Vereisten voor ondersteuning geeft de ondersteuningsinformatie voor dit hulpprogramma.

Netwerkinstallatie:

Afdrukken in een netwerk - Concepten

Configuraties voor afdrukken in een netwerk

Pinters toevoegen in grote IP-netwerken

Overzicht van TCP/IP

IP-adressen - Concepten

Subnetten

Gateways

IP-adressen op printers configureren

Overzicht van IPX/SPX

Verzameling IPX/SPX-protocollen

IPX-adressen - Concepten

IPX-insluitingen en frame-typen

Afdrukken via Novell NetWare - Concepten

Inleiding

Bindingen en NDS

Help-vensters van het installatieprogramma:

Netwerkprinter installeren

Printer in een lijst identificeren

Printer op adres identificeren

Printer identificeren: Poort selecteren

Communicatie-modus voor netwerk instellen

IP-instellingen voorstellen

IP-instellingen wijzigen

Bladeren in NDS-structuur

Afdrukken vanuit MS-DOS

Poortnaam

Printerdrivers

Bestaande_driver_vervangen

Printernaam

Printer delen

Locatie en opmerkingen

Installatieprogramma voor gedeelde printers

Installatie voltooien

Probleemoplossing


Context, NDS

De NDS-context van een object is de padnaam (of de locatie) in een NDS-directorystructuur. Net zoals in een structuur van directories, subdirectories en bestanden geeft de context van een NDS-object de hiërarchie van container-objecten waarin het object zich bevindt. De padnaam van een NDS-object wordt gewoonlijk opgegeven van het object naar de hoofddirectory in de structuur.

U kunt bij het invoeren van de context van een object gebruikmaken van een indeling met of zonder type. Als de context van de printer bijvoorbeeld dezeprinter dezeafdeling.dit bedrijf is, geldt het volgende:

De volledige context met type is:
BA=deze afdeling.B=dit bedrijf

(waarbij BA staat voor Bedrijfafdelingscontainer, en B staat voor Bedrijfscontainer.)

De context zonder type is:
 deze afdeling.dit bedrijf.


Standaardfabrieksinstellingen, HP JetDirect

Als u de externe HP JetDirect printserver wilt instellen op de fabrieksinstellingen, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Druk vervolgens op de knop Testen op de printserver, terwijl u het netsnoer weer in het stopcontact steekt. Wacht totdat de printserver opnieuw is geïnitialiseerd.

Als u een interne HP JetDirect-printserver opnieuw wilt instellen, voert u een koude start van de printer uit. Wacht totdat de printserver opnieuw is geïnitialiseerd. (Bij de meeste HP LaserJet-printermodellen drukt u hiervoor op de knop Start op het bedieningspaneel van de printer terwijl u de stroom inschakelt. Raadpleeg voor overige printers de printerhandleiding.)

OPGELET:

Als u de printer opnieuw instelt, kunnen alle printerinstellingen worden gewist.


Installatie voltooien

In het venster Voltooien worden de configuratiewaarden weergegeven die u voor de printer hebt ingesteld. Controleer deze instellingen voordat u op de knop Voltooien klikt. U hebt hierbij de volgende opties:

Klik op Voltooien als u de configuratiewaarden accepteert.

Klik op Vorige als u de configuratiewaarden wilt wijzigen.

Klik op Annuleren om het installatieprogramma af te sluiten zonder configuratiewaarden in te stellen.

Opmerking:

Na het voltooien van de installatie probeert de printerwizard HP Netwerkprinter installeren een testpagina af te drukken (standaardinstelling). U kunt deze instelling in- of uitschakelen. Als de testpagina wordt afgedrukt, is het afdrukpad naar de printer juist ingesteld. Standaard wordt er een testpagina afgedrukt. Als u deze instelling wilt uitschakelen, klikt u op het selectievakje zodat het vinkje wordt gewist.


Gateway

Een gateway is een router of computer die twee verschillende netwerken met elkaar verbindt (bv. netwerken met verschillende communicatieprotocollen, een andere gegevensopmaak, een andere structuur of een andere architectuur). Als netwerken zijn verdeeld in subnetten, worden gateways ook gebruikt om het ene subnet van het andere subnet te scheiden en op die manier het netwerkverkeer te beheren. Raadpleeg Gateways voor meer informatie.

In TCP/IP-netwerken worden de afzonderlijke netwerkapparaten meestal geconfigureerd met het IP-adres van de dichtstbijzijnde gateway. Als er geen gateways in het netwerk aanwezig zijn, wordt meestal het IP-adres van uw computer gebruikt.


HP JetDirect-printserver

HP JetDirect-printservers zijn netwerkaccessoires van Hewlett-Packard waarmee printers direct met een netwerk worden verbonden. Een directe netwerkverbinding geeft meer flexibiliteit met betrekking tot locaties en zorgt voor optimale printerprestaties.

In HP-printers zijn interne HP JetDirect-printerserver-kaarten geïnstalleerd met invoer-/uitvoersleuven. U kunt externe HP JetDirect-printservers gebruiken voor bijna alle printers met een parallelle poort.

HP JetDirect-printservers ondersteunen alle gangbare netwerktopologieën en protocollen.


HP subnet 1

Voorbeeld van het gebruik van de tweede byte van het adres voor het opgeven van een subnet.


HP subnet 2

Voorbeeld van het gebruik van de tweede byte van het adres voor het opgeven van een subnet.


Apparatuuradres, MAC-adres, of stationsadres

Een apparatuuradres, dat ook wel een MAC-adres (Media Access Control) of stationsadres wordt genoemd, is een link-level-adres dat aan elk knooppunt of elk apparaat in een netwerk een unieke ID toekent. Zoals gedefinieerd in de IEEE 802.3 netwerknormen bestaat dit adres uit 12 hexadecimale tekens (bv. 001083123ABC). Het apparatuuradres wordt toegekend door de leverancier.

HP kent aan elke HP JetDirect-printserver een uniek apparatuuradres toe. U kunt het apparatuuradres van de HP JetDirect-printserver vaststellen door middel van het  afdrukken van een HP JetDirect-configuratiepagina.

Bij externe HP JetDirect-printservers kunt u het adres ook vinden op een etiket op de printserver.


IP-adres

Met een IP-adres (Internet Protocol) krijgt elk apparaat in een TCP/IP-netwerk een unieke ID. Het bestaat uit een nummer van 4 bytes (32-bits) dat wordt weergegeven in de vorm van n.n.n.n, waarbij n een nummer vertegenwoordigt tussen 0 en 255. Dit nummer wordt meestal door de netwerkbeheerder toegewezen. (Raadpleeg voor meer informatie Overzicht van TCP/IP.)

Volgens de fabrieksinstellingen krijgt een HP JetDirect-printserver twee minuten na opstarten automatisch 192.0.0.192 als standaard IP-adres. Dit standaard IP-adres is geen geldig adres; u kunt het uitsluitend gebruiken om een nieuwe printer in eerste instantie te identificeren. U moet een geldig IP-adres toewijzen om op de juiste manier gebruik te kunnen maken van het TCP/IP-netwerk.


IP-hostnaam

Een IP-hostnaam is een beschrijvende (eenvoudig te identificeren) naam die kan worden gebruikt in plaats van het IP-adres van de printer. U kunt deze naam gebruiken als er in het netwerk een naamserver aanwezig is die hostnamen koppelt aan IP-adressen. Als de printer een hostnaam heeft en als deze naam op de printer is geconfigureerd (bv. printer1.marketing.com), kunt u de hostnaam gebruiken om de printer aan te duiden.


IPX-adres

Een IPX-adres (Internet Packet Exchange) is een uniek adres waarmee een apparaat in een IPX/SPX-netwerk wordt geïdentificeerd. Een IPX-adres bestaat uit een netwerknummer en het LAN-apparatuuradres van het apparaat  (bv. 00012345:001083AA42B7).

Op printers die zijn verbonden met HP JetDirect wordt automatisch een IPX-adres geconfigureerd zodra het apparaat wordt verbonden met het netwerk en is ingeschakeld. (Raadpleeg voor meer informatie IPX/SPX-adressen - Concepten.)


Overzicht van IPX/SPX

Onderwerpen

Verzameling IPX/SPX-protocollen

IPX-adressen - Concepten

IPX-insluitingen en frame-typen

Verzameling IPX/SPX-protocollen

IPX/SPX verwijst over het algemeen naar de verzameling protocollen die in eerste instantie werden ontwikkeld voor communicatie in Novell NetWare-netwerken. Vervolgens werden ook IPX/SPX-compatibele protocollen ontwikkeld voor andere netwerken (bv. Microsoft client-server- of peer-to-peer-netwerken). Als u het protocol gebruikt voor afdrukken, moet de verzameling IPX-protocollen op de HP JetDirect-printserver zijn geactiveerd.

IPX (Internet Packet Exchange)

IPX is een protocol zonder verbinding waarmee netwerkadressen tussen knooppunten worden beheerd. Hiermee worden gegevenspakketten naar de gewenste bestemming verzonden, waarbij upper-level protocollen zorgen voor de bezorging van de gegevenspakketten. Het IPX-protocol  verstuurt ontvangen gegevenspakketten naar de juiste service of het juiste upper-level protocol.

SPX (Sequenced Packet Exchange)

SPX is een verbindingsgeoriënteerd protocol waarmee de overdracht van gegevenspakketten wordt beheerd. Voor de bezorging van de gegevenspakketten is bevestiging vereist. Als het gegevenspakket meerdere malen opnieuw is verzonden en niet is bevestigd, ontvangt de beheerder een waarschuwing dat de verzending is mislukt. Voor de overdracht en ontvangst van gegevenspakketten wordt gebruikgemaakt van IPX. SPX wordt door HP JetDirect-printservers gebruikt voor afdrukken in de Direct-modus van IPX (peer-to-peer) en in de remote printer-modus van Novell NetWare.

NCP (NetWare Core Protocol)

Met NCP wordt aan een knooppunt toegang verleend tot een service op de NetWare-server. Het knooppunt verpakt een service-aanvraag overeenkomstig de NCP-definities van de server. De aanvraag wordt verzonden via IPX. De server pakt de aanvraag vervolgens uit en reageert erop. Voor elke service waarvoor een knooppunt een aanvraag kan doen bij de server bestaat een NCP, bijvoorbeeld voor toegang tot bestanden of toegang tot een afdrukwachtrij.

SAP (Service Advertising Protocol)

Via SAP kunnen NetWare-servers services beschikbaar stellen en kunnen routers een bijgewerkte, gesynchroniseerde database bijhouden van resources in het netwerk. Wanneer u zicht aanmeldt bij een NetWare-netwerk, worden via IPX de aanvraagpakketten van SAP uitgezonden om een server te vinden en verbinding met die server te maken.

RIP (Router Information Protocol)

Via RIP kunnen routers bijgewerkte gegevens over de routering van informatie over het netwerk uitwisselen en bijhouden. Standaard worden RIP-gegevenspakketten om de 60 seconden door de routers verzonden naar elk verbonden segment.  Routes die herhaaldelijk niet beschikbaar zijn, worden beschouwd als verouderd en uiteindelijk verwijderd. De RIP-aanvraagpakketten worden door de knooppunten naar de routers verzonden om zo de route naar een netwerk op afstand vast te stellen.

IPX-adressen - Concepten

Een IPX-adres (Internet Packet Exchange) is een netwerklaagadres van een apparaat, meestal in een Novell NetWare-netwerk. Een IPX-adres bestaat uit twee hoofdvelden: het veld netwerknummer en het veld knooppuntnummer. Er kan een extra veld voor het socket-nummer zijn toegevoegd, waarmee een bepaalde poort wordt geïdentificeerd voor apparaten met meerdere poorten, zoals een HP JetDirect-3-poortsprintserver.

Het netwerknummer is het nummer van het lokale netwerk waarmee het apparaat is verbonden.

In NetWare-netwerken wordt het netwerknummer tijdens de installatie van het netwerk door de beheerder toegekend aan een server of router. Bovendien kan de beheerder een afzonderlijk netwerknummer toewijzen voor elk gebruikt frametype (raadpleeg IPX-insluitingen en frame-typen verderop). Als de HP JetDirect-printserver is verbonden met het netwerk en is ingeschakeld, wordt het netwerknummer automatisch in het netwerk gedetecteerd als er een netwerknummer is toegewezen.

Het knooppuntnummer is het unieke LAN-apparatuuradres van het apparaat.

IPX-adressen hebben meestal de volgende notatie:

NNNNNNNN:XXXXXXXXXXXX

waarbij NNNNNNNN staat voor een netwerknummer dat bestaat uit 8 hexadecimale tekens, en XXXXXXXXXXXX staat voor het LAN-apparatuuradres van het apparaat dat bestaat uit 12 hexadecimale tekens (bv. 00012345:001083AA42B7).

Soms is de HP JetDirect-printserver niet in staat het netwerknummer vast te stellen. Bij de nieuwste HP JetDirect-printservers worden gegevenspakketten verwerkt en behandeld alsof deze van het lokale netwerk afkomstig zijn.

IPX-insluitingen en frame-typen

IPX is een netwerklaagprotocol en moet daarom zijn vervat (of ingesloten) in een data-link-protocol. Bij data-link-protocollen zijn meerdere frame-typen mogelijk. Het verschil tussen frame-typen is gebaseerd op de wijze waarop elk veld in een frame is gedefinieerd.

In Ethernet-netwerken kunnen IPX-communicaties zijn ingesloten in vier verschillende frame-typen: 802.3 RAW, 802.2, Ethernet II en Ethernet SNAP.

In Token Ring-netwerken kunnen IPX-communicaties zijn ingesloten in twee verschillende frame-typen: Token Ring 802.2 en Token Ring SNAP.

Voor HP JetDirect-printservers in een Novell NetWare-netwerk moet in de Wachtrijserver-modus een specifiek frametype worden geconfigureerd. Als de HP JetDirect-printserver is ingesteld met FRAME TYPE = AUTO (standaard), wordt het als eerste gedetecteerde frametype gebruikt voor de configuratie. Daarnaast kunnen de frame-typen van de HP JetDirect-printserver handmatig worden ingesteld  (bv. in het configuratiescherm van de printer, via Telnet, via de embedded webserver of de beheersoftware).

Voor HP JetDirect-printservers die gebruikmaken van afdrukken in de Direct-modus (peer-to-peer), kunnen verschillende frame-typen in het netwerk worden gebruikt. Hiervoor moet de HP JetDirect-printserver echter zijn ingesteld op FRAME TYPE = AUTO en mag de printserver zichzelf niet hebben geconfigureerd voor een bepaald frame-type van Novell NetWare binnen hetzelfde netwerk.

Opmerking:

Per keer is slechts één verbinding in de Direct-modus (peer-to-peer) toegestaan. Daarom kunnen twee of meer werkstations niet tegelijkertijd op dezelfde printer afdrukken. De ene verbinding moet zijn afgerond voordat een andere verbinding kan worden gemaakt.

Verwante onderwerpen

Afdrukken via Novell NetWare - Concepten

Netwerkinstallatie


Printer in een lijst identificeren

In dit scherm worden de printers weergegeven die in het lokale netwerk zijn gedetecteerd. Selecteer in de lijst de gewenste printer en klik op Volgende.

Als de gewenste printer niet wordt weergegeven, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

Klik op de knop Vernieuwen, of

Klik op de knop Vorige en selecteer de optie Printer op adres identificeren, of

Klik op Annuleren om af te sluiten. Start het hulpprogramma Netwerkprinter installeren vervolgens opnieuw. (Mogelijk moet u ook de printer en de HP JetDirect-printserver uit- en weer inschakelen.)

Opmerking:

Raadpleeg Printers toevoegen in grote IP-netwerken als u een printer wilt installeren die zich niet in het lokale netwerk bevindt.

De printers in de lijst worden aan de hand van de volgende velden geïdentificeerd:

Het veld Model In dit veld wordt het printermodel weergegeven (bv. HP LaserJet 5000 Serie). Als het bericht 'Onbekend' wordt weergegeven, kan het model niet worden geïdentificeerd, is de printer uitgeschakeld of is er geen printer aangesloten. Bij externe HP JetDirect-printservers, wordt het bericht 'Centronics printer/plotter' weergegeven als de printer wel is aangesloten maar niet kan worden geïdentificeerd.

Het veld Apparatuuradres Een LAN-apparatuuradres (ook wel stationsadres of MAC-adres genoemd) is een unieke identifier voor een apparaat in het lokale netwerk. Voor externe HP JetDirect-printservers met meerdere printerpoorten kan een poortnummer (poort 1, poort 2, poort 3) worden toegevoegd.

Het veld IP-adres Het IP-adres (Internet Protocol) is een unieke identifier voor een apparaat in een TCP/IP-netwerk dat door de netwerkbeheerder wordt toegewezen. (Raadpleeg voor meer informatie Overzicht van TCP/IP.) Als u de HP JetDirect-printserver inschakelt en niet binnen twee minuten met een geldig IP-adres configureert, wordt automatisch een standaard IP-adres toegewezen (192.0.0.192). Dit standaard IP-adres is geen geldig adres; u kunt het uitsluitend gebruiken om een nieuwe printer in eerste instantie te identificeren. Als het standaard adres aan meerder printers is toegewezen, kunt u de juiste printer identificeren aan de hand van het apparatuuradres.

Het veld IPX-adres Een IPX-adres (Internet Packet Exchange) is een uniek adres waarmee een apparaat in een IPX/SPX-netwerk wordt geïdentificeerd. Een IPX-adres wordt meestal automatisch geconfigureerd op het netwerkapparaat als dit met het netwerk is verbonden en is ingeschakeld. (Raadpleeg voor meer informatie Overzicht van IPX/SPX.) U kunt met het IPX-adres het gewenste apparaat identificeren, doordat een IPX-adres uit een netwerknummer en het LAN-apparatuuradres bestaat.

Opmerking:

Als de inhoud van een veld wordt afgekapt en u het hele veld wilt kunnen zien, past u de breedte van het veld aan. Plaats hiervoor de cursor op de rand van de veldkop, klik op het veld en sleep het naar de gewenste grootte.

Als de printer die u hebt geselecteerd, is beveiligd met een SNMP-groepsnaam of JetDirect-wachtwoord, wordt u gevraagd deze groepsnaam of dit wachtwoord in te voeren. Als deze gegevens niet geldig zijn, kunt u de printer niet installeren met de wizard.

Verwante onderwerpen

Printer op adres identificeren

Netwerkinstallatie


Printer op adres identificeren

In dit scherm kunt u een netwerkprinter direct opgeven aan de hand van een van de adressen. Selecteer een adres of voer één van de volgende adressen in voor de gewenste printer. Klik op Volgende.

Opmerking:

U kunt bekijken welk adres momenteel op de printer wordt geconfigureerd door het afdrukken van een HP JetDirect-configuratiepagina.

Het veld Apparatuuradres Een LAN-apparatuuradres (ook wel stationsadres of MAC-adres genoemd) is een unieke identifier voor een apparaat in het lokale netwerk. (Opmerking: Raadpleeg Printers toevoegen op grote IP-netwerken als u een printer wilt installeren die zich niet in het lokale netwerk bevindt.)

Het veld IP-adres Een IP (Internet Protocol)-adres is de unieke identifier van elk apparaat in een TCP/IP-netwerk. Het bestaat uit een nummer van 4 bytes (32-bits) dat wordt weergegeven in de vorm van n.n.n.n, waarbij n een nummer vertegenwoordigt tussen 0 en 255. Dit nummer wordt meestal door de netwerkbeheerder toegewezen. (Raadpleeg voor meer informatie Overzicht van TCP/IP.)
Volgens de fabrieksinstellingen krijgt een HP JetDirect-printserver twee minuten na opstarten automatisch 192.0.0.192 als standaard IP-adres. Dit standaard IP-adres is geen geldig adres; u kunt het uitsluitend gebruiken om een nieuwe printer in eerste instantie te identificeren. Het is mogelijk dat u de juiste printer niet kunt vinden als u meerdere nieuwe printers aan het netwerk hebt toegevoegd. Probeer in dat geval de printer te identificeren aan de hand van het LAN-apparatuuradres. Als het TCP/IP-protocol niet is ingeschakeld op deze computer, is dit veld uitgeschakeld.

IP-hostnaam Een IP-hostnaam is een beschrijvende (eenvoudig te identificeren) naam die kan worden gebruikt in plaats van het IP-adres van de printer. U kunt deze naam gebruiken als er in het netwerk een naamserver aanwezig is die hostnamen koppelt aan IP-adressen. Als de printer een hostnaam heeft en als deze naam op de printer is geconfigureerd (bv. printer1.marketing.com), kunt u de hostnaam gebruiken om de printer aan te duiden.

Het veld IPX-adres Een IPX-adres (Internet Packet Exchange) is een uniek adres waarmee een apparaat in een IPX/SPX-netwerk wordt geïdentificeerd. Een IPX-adres wordt meestal automatisch geconfigureerd op het netwerkapparaat als dit met het netwerk is verbonden en is ingeschakeld. (Raadpleeg voor meer informatie Overzicht van IPX/SPX.) U kunt met het IPX-adres het gewenste apparaat identificeren, doordat een IPX-adres uit een netwerknummer en het LAN-apparatuuradres bestaat. Als het IPX-protocol niet is ingeschakeld op deze computer, is dit veld uitgeschakeld.

Opmerking:

Als de printer door het hulpprogramma is geïdentificeerd, kunt u een geldig IP-adres toewijzen.

Opmerking:

Raadpleeg Printers toevoegen in grote IP-netwerken als u een printer wilt installeren die zich niet in het lokale netwerk bevindt.

Als de printer die u hebt geselecteerd, is beveiligd met een SNMP-groepsnaam of JetDirect-wachtwoord, wordt u gevraagd deze groepsnaam of dit wachtwoord in te voeren. Als deze gegevens niet geldig zijn, kunt u de printer niet installeren met de wizard.

Verwante onderwerpen

Printer in een lijst identificeren

Netwerkinstallatie


SNMP-groepsnaam

Een SNMP-groepsnaam is een wachtwoord dat u moet invoeren als u met SNMP de configuratie van de printer wilt wijzigen.  Als de printer die u hebt geselecteerd, is beveiligd met een SNMP-groepsnaam of een JetDirect-wachtwoord, wordt u gevraagd deze groepsnaam of dit wachtwoord in te voeren. Geldige groepsnamen bestaan uit maximaal 255 tekens.

Opmerking

U wordt uitsluitend om deze gegevens gevraagd als een SNMP-groepsnaam is toegewezen die niet-standaard is.

De SNMP-groepsnaam wordt toegewezen door een netwerkbeheerder met een beheerstoepassing (zoals HP Web JetAdmin) of een ander hulpprogramma.


JetDirect-wachtwoord

Netwerkbeheerders wijzen JetDirect-wachtwoorden toe om de toegang tot configuratieparameters op de HP JetDirect-printserver te beperken. JetDirect-wachtwoorden worden toegewezen met een netwerkbeheertoepassing (zoals HP Web JetAdmin) of een ander hulpprogramma.

Als er een wachtwoord is ingesteld, wordt u gevraagd dit in te voeren.


Printer identificeren: Poort selecteren

Bij externe HP JetDirect-printservers met meerdere poorten moet u de poort opgeven die u wilt instellen voor afdrukken op het netwerk. Ook moet u de printer opgeven die op de betreffende poort is aangesloten. Kies Poort 1, Poort 2, of Poort 3.

Als het model van de HP-printer kan worden geïdentificeerd, wordt dit ook weergegeven. Als het bericht 'Onbekend' wordt getoond, is de printer uitgeschakeld of is er geen printer aangesloten. Als er wel een printer is aangesloten die echter niet kan worden geïdentificeerd, wordt het bericht 'Centronics printer/plotter' weergegeven.

Verwante onderwerpen

Netwerkinstallatie


Een netwerkprinter installeren

Met dit installatieprogramma kunt u snel een netwerkprinter installeren. De printer moet met het netwerk zijn verbonden via een HP JetDirect-printserver.

Als u wilt afdrukken via het netwerk, moet u eerst de printer identificeren in het netwerk waar u wilt afdrukken. In dit scherm wordt u gevraagd een zoekmethode voor printers te selecteren:

U kunt ervoor kiezen de printer te selecteren uit een lijst van beschikbare printers die in het lokale netwerk zijn gedetecteerd. Als u op Volgende klikt, wordt een zoekodpracht naar netwerkprinters uitgevoerd. Deze worden in een lijst weergegeven. Vervolgens kunt u de gewenste printer selecteren.

U kunt een printer zoeken aan de hand van het printeradres. Als u op Volgende klikt, wordt u gevraagd de printer te identificeren met behulp van het LAN-apparatuuradres (of MAC-adres), IP-adres, de IP-hostnaam, of het IPX-adres.

Verwante onderwerpen

Netwerkinstallatie

Vereisten voor ondersteuning


Lokaal netwerk

Een lokaal netwerk is een netwerk dat zich niet uitstrekt voorbij de grenzen van routers of gateways. Als u uw computer en printer hebt aangesloten op een lokaal netwerk, zijn deze aangesloten op hetzelfde netwerkkabelsegment.


Afdrukken vanuit MS-DOS

In dit scherm kunt u in Windows 95/98 afdrukken vanuit MS-DOS-toepassingen. Voor afdrukken vanuit MS-DOS-toepassingen moet u normaal gesproken naar een LPT-poort afdrukken. Kies een van de volgende opties:

Als u Nee (standaard) selecteert, wordt afdrukken vanuit MS-DOS uitgeschakeld. Aangezien Afdrukken vanuit MS-DOS samenhangt met oudere toepassingen, is dit meestal de aangewezen optie.

Als u Ja selecteert, wordt afdrukken vanuit MS-DOS-toepassingen ingeschakeld. (Als er geen geldige LPT-poorten meer op het systeem beschikbaar zijn, kunt u Ja niet selecteren.

Als u Afdrukken vanuit MS-DOS hebt ingeschakeld, wordt een LPT-poortnaam weergegeven (LPT2 tot en met LPT4). Als u een andere LPT-poort wilt gebruiken, klikt u op de knop Wijzigen.

Opmerking:

Voor bepaalde MS-DOS-toepassingen moet de LPT-poort speciaal worden geconfigureerd. Als u in bepaalde toepassingen niet kunt afdrukken, neemt u contact op met de leverancier van de toepassing.


NDS

Novell Directory Services (NDS) is een relationele database waarmee de resources in het netwerk logisch worden geordend als objecten in een hiërarchische directorystructuur. Als u de juiste rechten hebt, hebt u vanaf elke fysieke locatie toegang tot deze resources. NDS is ontwikkeld ter vervanging van de Novell-binding.

Raadpleeg voor meer informatie Afdrukken via Novell NetWare - Concepten.


Naamserver

Een naamserver is een computer in het netwerk die wordt gebruikt om hostnamen te koppelen aan  IP-adressen of deze op te lossen. Voorbeelden van naamservers zijn Domain Name System (DNS)-server en Windows Internet Name Service (WINS)-server.


Naamgevingsconventies, NetWare-objecten

Met dit hulpprogramma worden de namen van de NetWare-printserver, de afdrukprinter en taken in de afdrukwachtrij teruggebracht tot 7-bits ASCII-tekens (de eerste 127). Volg hierbij de volgende richtlijnen:

Gebruik de letters A tot en met Z, alleen hoofdletters

Gebruik de nummers 0 tot en met 9

U kunt een beperkt aantal speciale tekens gebruiken, zoals onderstrepingstekens_, haakjes( ), of afbreekstreepje-

De volgende speciale tekens kunnen niet worden gebruikt: [ ] | \ / ? < > , " : ;<spatie>

De punt (.), het plusteken (+), en gelijkteken (=)  mogen alleen worden gebruikt als deze worden voorafgegaan door een backslash (\).

De naam van afdrukwachtrijen bestaan uit maximaal 47 tekens.


Naamgevingsconventies, map Printers

Volg de volgende richtlijnen als u een printer een naam geeft:

De printernaam bestaat uit maximaal 31 tekens

Gebruik de letters A - Z, alleen hoofdletters

Gebruik de letters a - z, alleen kleine letters

Gebruik de nummers 0 tot en met 9

Vermijd het gebruik van tekens met ASCII-waarden die lager zijn dan 32 of hoger dan 127

Gebruik geen komma's (,)


Naamgevingsconventies, sharenaam

Op basis van de aanbevelingen van Microsoft worden namen teruggebracht tot 7-bits ASCII-tekens (de eerste 127). Spaties zijn niet toegestaan. Volg hierbij de volgende richtlijnen:

Gebruik de letters A - Z, alleen hoofdletters

Gebruik de letters a - z, alleen kleine letters

Gebruik de nummers 0 tot en met 9

Beperkingen met betrekking tot speciale tekens: $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]


Afdrukken in een netwerk - Concepten

Netwerken bestaan uit computers die op elkaar zijn aangesloten om informatie en resources, bijvoorbeeld printers, te delen. Op een client/server-netwerk verzenden clientcomputers afdruktaken naar vast toegewezen servercomputers, die het gebruik van de afzonderlijke printers regelen. In een peer-to-peer-netwerk wordt geen gebruik gemaakt van vast toegewezen servers In plaats daarvan wordt elke computer zo geconfigureerd dat afdruktaken direct naar de printer worden verzonden.

Configuraties voor afdrukken in een netwerk

Afdrukken volgens het client/server-model wordt meestal gebruikt in middelgrote tot grote netwerken waarbij servers vast worden toegewezen voor het beheer van de afdrukbehoeften van vele gebruikers. Client/server-netwerken maken gebruik van besturingssystemen voor netwerken (NOS) zoals Novell NetWare en Microsoft Windows NT Server.

Afdrukken in een client/server-netwerk:

Afdrukken volgens het peer-to-peer-model is vooral geschikt voor kleinere netwerken waar minder gebruikers een beroep doen op de printerverbinding. In een peer-to-peer-netwerk worden Microsoft Windows 95/98, 2000 of NT-systemen zo geconfigureerd dat de gebruikers direct op een printer kunnen afdrukken. Alle aspecten van het afdrukken moeten op elke afzonderlijke computer worden geregeld, waardoor de systeemprestaties enigszins kunnen teruglopen.

Afdrukken in een peer-to-peer-netwerk:

Afdrukken volgens het peer-to-peer-model kan ook in een client/server-netwerk worden geconfigureerd. Bijvoorbeeld als een kleine werkgroep gebruikmaakt van afdrukken in een peer-to-peer-netwerk, hoewel de groep is verbonden met een client/server-netwerk voor het hele bedrijf.

Onafhankelijk van het type netwerk (client/server of peer-to-peer), moeten computers en printers gebruikmaken van een algemene taal, een netwerkprotocol, om met elkaar te kunnen communiceren. De meestgebruikte protocollen zijn IPX (Internet Packet Exchange), algemeen bekend van de Novell NetWare-netwerken, en TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), algemeen bekend van het Internet. De HP JetDirect-printserver ondersteunt deze en andere gangbare netwerkprotocollen. HP JetDirect-printservers kunnen worden gebruikt in netwerken die tegelijkertijd gebruikmaken van afdrukken volgens het client/server- en het peer-to-peer-model en die met meerdere protocollen werken.

Verwante onderwerpen

Overzicht van IPX/SPX

Overzicht van TCP/IP

Afdrukken via Novell NetWare - Concepten


Afdrukken via Novell NetWare - Concepten

Onderwerpen

Inleiding

Bindingen en NDS

Inleiding

Novell NetWare is een besturingssysteem voor een client/server-netwerk. NetWare-servers werken met eigen-beheer serversoftware waardoor netwerkservices (zoals opslagruimte, beveiliging en afdrukken) worden aangeboden aan clients. De clients krijgen toegang tot deze services via NetWare-compatibele software.

Op NetWare-netwerken worden afdruktaken naar een NetWare-afdrukwachtrij gespooled. De afdruktaak wordt in de afdrukwachtrij opgeslagen totdat de taak naar een actieve printer kan worden verzonden. Als u wilt afdrukken via NetWare, moet u objecten voor de printserver en afdrukwachtrij maken. Voor NetWare NDS (verderop beschreven), moet u bovendien printerobjecten maken.

HP JetDirect-printservers kunnen in twee basismodi voor afdrukken via NetWare werken: In de Remote printer-modus en in de Wachtrijserver-modus. De prestaties zijn het beste in de Wachtrijserver-modus.

Opmerking:

Het instellen  van een printer voor afdrukken in Remote printer-modus wordt niet ondersteund door de wizard HP Netwerkprinter installeren.

Bindingen en NDS

NetWare maakt gebruik van een database waarin de definities van resources in het netwerk (zoals gebruikers, groepen, servers en printers) zijn opgenomen . Als u objecten maakt met betrekking tot afdrukken, worden deze toegevoegd aan de NetWare-database. De database bestaat uit de verschillende objecten en hun eigenschappen.

In NetWare 3.x, wordt de structuur van de database de binding genoemd. Bindingen zijn geschikt voor kleine netwerken en bevinden zich op één server. Er ontstaan echter prestatieproblemen wanneer meer dan 250 gebruikers van de server gebruik willen maken. De prestatieproblemen ontstaan doordat de binding een normale bestandsdatabase is. In een groot netwerk is de binding te vergelijken met een vaste schijf met hoge capaciteit waarop duizenden bestanden ongestructureerd zijn opgeslagen. Stelt u zich eens voor dat u door deze lijst moet bladeren als u een bepaald bestand zoekt!

Met NetWare 4.x introduceerde Novell de Novell Directory Services (NDS). Dit is een gedistribueerde en gerepliceerde database met een hiërarchische directorystructuur. NDS ondersteunt een compleet servernetwerk. Resources in het netwerk worden onafhankelijk van hun fysieke locatie in de structuur geordend. Als u de NDS-context van een resource kent (en de juiste toegangsrechten hebt), hebt u toegang tot de resource, ook als u de fysieke locatie niet kent.

In NetWare 4.x, 5x en hoger is NDS compatibel met de bindingsversies van NetWare door middel van bindingsemulaties. Bij bindingsemulaties wordt de binding opgenomen in de NDS-directory als onderdeel van een NDS-containerobject. In deze container worden objecten voor gebruikers van NetWare 3.x getoond als bindingsobjecten.

Verwante onderwerpen

Overzicht van IPX/SPX

Netwerkinstallatie


Object (NDS)

Een object is een NDS-structuur waarin gegevens worden opgeslagen over de eigenschappen van een resource in het netwerk. Een object kan een fysiek item zijn (bv. een gebruiker of een printer), of een logisch item (bv. een groep of een afdrukwachtrij). Met NDS-objecten kunt u andere objecten ordenen en beheren.


Afdrukken in peer-to-peer-netwerken

Elke clientcomputer is zo ingesteld dat direct op een bepaalde printer wordt afgedrukt. Er is geen vast toegewezen servercomputer toegewezen voor het beheer van afdruktaken die naar de printer worden verstuurd. Raadpleeg voor meer informatie Afdrukken in een netwerk - Concepten.


Communicatie-modus

Met de communicatie-modus worden het type netwerk en de protocollen (TCP/IP, IPX/SPX) beschreven waarmee op deze printer wordt afgedrukt. Raadpleeg voor meer informatie Afdrukken in een netwerk- Concepten.


Object in afdrukwachtrij

Afdruktaken worden in een afdrukwachtrij opgeslagen totdat de printserver de taak overbrengt naar een printer. Een object in de afdrukwachtrij is een logische weergave van een afdrukwachtrij en wordt gebruikt om gegevens over de eigenschappen van de afdrukwachtrij bij te houden (bv. de printservers en de printers die zijn toegewezen voor de afdrukwachtrij). In een Novell NetWare-netwerk moet voor elke afdrukwachtrij in het netwerk een object worden gemaakt.


Printserver-object

Printservers zijn computers of apparaten (zoals de HP JetDirect-printservers) die gespoolde afdruktaken uit afdrukwachtrijen ophalen en deze naar de printer overbrengen. Een printserver-object is een logische weergave van een printserver waarmee informatie over de eigenschappen van de printserver kan worden bijgehouden (bv. de printers die moeten worden bediend). In een Novell NetWare-netwerk moet voor elke printserver in het netwerk een printserver-object worden gemaakt.


Printerdrivers

In het scherm Printerdriver kunt u de juiste driver voor de betreffende printer selecteren. U hebt hierbij de volgende opties:

Alle bekende drivers tonen Hiermee geeft u alle printerdrivers weer die op uw systeem beschikbaar zijn. Als u de driver voor de printer wilt installeren, bladert u door de lijst en selecteert u de merknaam en vervolgens het model van de printer.

Alleen geïnstalleerde drivers tonen Hiermee geeft u de printerdrivers weer die reeds op deze computer zijn geïnstalleerd. Als de gewenste printerdriver is geïnstalleerd, selecteert u deze en klikt u op Volgende.

Klik op Diskette. Hiermee kunt u de driver voor de printer vanaf een diskette installeren. Als het gewenste printermodel niet in de lijst voorkomt en u een installatiediskette van de driver hebt, klikt u op Diskette. Volg de instructies op het scherm om de driver te installeren.

Selecteer de printerdriver en klik op Volgende.


Bestaande driver vervangen

Dit scherm wordt getoond als er al een printerdriver is geïnstalleerd. De standaardoptie, de bestaande driver behouden, wordt aanbevolen omdat het afdrukken vanuit programma's mogelijk anders in zijn werk gaat als u een nieuwe driver installeert.


Printernaam

Geef een naam op voor de printer. Houd hierbij rekening met de geldende naamgevingsconventies voor printers. Deze naam wordt gebruikt voor het pictogram voor deze printer in de map Printers van uw systeem. Om de map Printers te zien, klik op Start in het Windows-bureaublad, selecteer Instellingen en klik vervolgens op Printers.


Printer-object

Een printer-object is een logische weergave van de fysieke printer in Novell NetWare-netwerken, waarmee informatie over de eigenschappen van de printer kan worden bijgehouden (zoals de afdrukwachtrijen die moeten worden bediend). In een NetWare NDS-netwerk moet voor elke printer een printer-object worden gemaakt.


Printer delen

Met printerdeling kunnen ook andere netwerkgebruikers via deze computer op deze printer afdrukken. Dit installatieprogramma ondersteunt uitsluitend printerdeling voor Windows 2000 en Windows NT 4.0. De service server moet op het systeem zijn ingeschakeld voor het delen van printers.

U hebt hierbij de volgende opties:

Niet gedeeld: Selecteer deze optie als u deze computer wilt instellen voor afdrukken in peer-to-peer-netwerken en u niet wilt dat andere netwerkgebruikers via deze computer toegang hebben tot de printer.

Gedeeld: Selecteer deze optie als u deze computer wilt instellen als een server voor afdrukken in client/server-netwerken. Netwerkclients kunnen in dat geval via deze computer afdruktaken naar de printer verzenden. Als u deze optie hebt geselecteerd, moet u de volgende gegevens opgeven:

Sharenaam: U moet een sharenaam opgeven. De sharenaam van een printer is de naam die clients gebruiken om toegang te krijgen tot de gedeelde printer. Gebruik maximaal 8 tekens (bv. mrktng01), zodat ook clients onder Windows 3.x en MS-DOS de printer kunnen gebruiken. Voor clients onder Windows 95/98 kunt u maximaal 12 tekens gebruiken.

Ondersteuning van drivers voor clients

Een Windows 95/98-driver installeren: Schakel deze optie in als u de Windows 95/98-printerdriver op deze computer wilt installeren, zodat Windows 95/98-clients deze automatisch kunnen downloaden. Als u deze optie inschakelt, moet u de locatie van de driver opgeven. Als u de installatie van de printer hebt voltooid, wordt u door de wizard gevraagd naar de locatie van de driver.

Standaard is de optie voor installatie van een Windows 95/98-printerdriver op deze computer uitgeschakeld.

Een Windows NT 4.0-driver installeren (deze optie is alleen beschikbaar in Windows 2000): Schakel deze optie in als u de Windows NT-printerdriver op deze computer wilt installeren, zodat Windows NT 4.0-clients deze automatisch kunnen downloaden. Als u deze optie inschakelt, moet u de locatie van de driver opgeven. Als u de installatie van de printer hebt voltooid, wordt u door de wizard gevraagd naar de locatie van de driver.

Standaard is de optie voor installatie van een Windows NT 4.0-printerdriver op deze computer uitgeschakeld.

Als u Gedeeld hebt geselecteerd en bovenstaande gegevens hebt opgegeven, wordt in Windows 2000 het dialoogvenster Locatie en opmerkingen getoond. Hierin kunt u overige informatie over de printer opgeven.


Locatie en opmerkingen
Locatie en opmerkingen (alleen in Windows 2000)

Dit scherm wordt getoond als u de optie Gedeeld hebt geselecteerd in het dialoogvenster Printer delen op een Windows 2000-systeem. In dit scherm kunt u de locatie van de printer opgeven en eventuele opmerkingen toevoegen. Deze twee velden zijn optioneel en worden door Windows 2000-clients gebruikt om printers te vinden. Het veld Locatie en het veld Opmerkingen worden beide weergegeven op het samenvattingsscherm en op de testpagina.

Locatie

In het veld Locatie kunt u maximaal 256 tekens invoeren. In dit veld kunt u de locatie van de printer opgeven in de indeling locatie1/locatie2/locatie3. Bijvoorbeeld, met G2/A3 geeft u de locatie op Gebouw2, Afdeling 3. Het scheidingsteken is "/".

Opmerkingen

Het veld Opmerkingen is een veld met vrije indeling waarin u maximaal 256 tekens kunt invoeren.


Afdrukken van een HP JetDirect-configuratiepagina

Raadpleeg deHP Jet Direct hardware-installatiegids of de printerdocumentatie voor instructies voor het afdrukken van een configuratiepagina.

Als het gaat om een externe HP JetDirect-printserver, druk u op de knop Test op de printserver en laat u deze vervolgens weer los.


Wachtrijserver-modus

In de Wachtrijserver-modus neemt de printserver de functionaliteit van de Novell NetWare-printserver over. De printserver opent de afdrukwachtrijen op de NetWare-server en kopieert de afdruktaken naar de printer. Een vast toegewezen computer met software voor Novell NetWare printserver is niet nodig.


Remote printer-modus

In de modus remote printer is de functionaliteit van Novell Netware-printserver op een computer geïnstalleerd, terwijl de HP JetDirect printserver dienst doet als een gewone printer. De HP JetDirect printserver houdt een verbinding open met de NetWare-printserver. De NetWare-printserver, waarop eigen-beheer software is geïnstalleerd, zendt de afdruktaken naar de printer.


Communicatie-modus voor netwerk instellen

Als u de printer hebt geïdentificeerd, moet u een communicatie-modus voor de printer opgeven en de juiste netwerkparameters voor deze modus instellen. Klik op een communicatie-modus hieronder voor informatie over de verschillende modi.

Opmerking:

De systeeminstellingen worden door het programma Netwerkprinter installeren gedetecteerd, waarbij tevens wordt gezocht naar een aanbevolen communicatie-modus. U kunt desgewenst een andere modus selecteren.  Alleen geldige opties worden getoond.

Parameterwaarden die u toewijst, worden pas op de printer geconfigureerd als de installatie is voltooid.

Windows TCP/IP

Windows IPX/SPX

Novell (NDS) (alleen Wachtrijserver-modus)

Novell (binding) (alleen Wachtrijserver-modus)

Windows TCP/IP

Als u de printer gebruikt in een TCP/IP-netwerk, moet u de printer configureren met geldige TCP/IP-parameters. (Raadpleeg Overzicht van TCP/IP voor meer informatie over TCP/IP-parameters.) De opties zijn afhankelijk van de gedetecteerde TCP/IP-instellingen:

Als de printer geen geldige TCP/IP-instellingen heeft, gaat u als volgt te werk:

Voer voor de printer een geldig IP-adres en een geldig subnetmasker in. Voer bovendien in de daarvoor bedoelde velden een geldig IP-adres voor de gateway in. Neem contact op met de netwerkbeheerder voordat u waarden toekent.

Klik op Instellingen voorstellen. Hierdoor worden TCP/IP-parameters automatisch door het installatieprogramma ingevoerd.

Het selectievakje Standaard poortnaam gebruiken (alleen in Windows NT en Windows 2000)

Als u dit selectievakje inschakelt, worden de standaardinstellingen voor de printer gebruikt. Als u dit selectievakje niet hebt ingeschakeld, wordt na het scherm Communicatie-modus voor netwerk instellen het dialoogvenster Poortnaam weergegeven.

OPGELET:

Als de printer ook via andere netwerken kan worden bereikt, zijn de voorgestelde TCP/IP-instellingen mogelijk niet uniek in de totale netwerkconfiguratie. In dat geval kunnen de instellingen een conflict opleveren met andere apparaten. Wees daarom voorzichtig als u de printer verbindt met andere TCP/IP-netwerken.

Als de printer wel geldige TCP/IP-instellingen heeft, verloopt de procedure als volgt:

De huidige TCP/IP-instellingen worden weergegeven. Als u een van deze waarden wilt wijzigen, klikt u op Instellingen wijzigen.

OPGELET:

Als u geldige TCP/IP-instellingen wijzigt, hebben andere gebruikers mogelijk geen toegang meer. Neem contact op met de netwerkbeheerder voordat u geldige instellingen wijzigt.

Opmerking:

Als de TCP/IP-parameters met een wachtwoord zijn beveiligd door beheersoftware zoals HP Web JetAdmin, kunt u de knop Instellingen wijzigen niet gebruiken.

Windows IPX/SPX

De communicatie-modus Windows IPX/SPX is bedoeld voor Windows Networking waarbij gebruik wordt gemaakt van het IPX-protocol. (Raadpleeg Overzicht van IPX/SPX voor meer informatie over IPX/SPX-protocollen.) Voor deze communicatie-modus zijn geen parameterinstellingen vereist. Klik op Volgende.

Het selectievakje Standaard poortnaam gebruiken (alleen in Windows NT en Windows 2000)

Als u dit selectievakje inschakelt, worden de standaardinstellingen voor de printer gebruikt. Als u dit selectievakje niet hebt ingeschakeld, wordt na het scherm Communicatie-modus voor netwerk instellen het dialoogvenster Poortnaam weergegeven.

Novell (NDS) (alleen Wachtrijserver-modus)

Opmerking:

Voor het installatieprogramma moet de Novell NetWare-client voor Windows 95 of Windows NT worden geïnstalleerd. Alleen de Wachtrijserver-modus wordt ondersteund.

Als u deze printer in een Novell NetWare NDS-netwerk gaat gebruikern, moeten de juiste NDS-objecten worden geconfigureerd op de NetWare-server(s). (Raadpleeg voor meer informatie Afdrukken via Novell NetWare - Concepten.) De opties zijn afhankelijk van de standaardinstellingen die het installatieprogramma detecteert:

Als de printer geen geldige NDS-instellingen heeft, gaat u als volgt te werk:

1	Voer een geldige naam voor de printserver in of accepteer de standaardnaam. Namen van printserver-objecten kunnen uit maximaal 30 tekens bestaan.

2	Voer de context voor de printserver in. Klik op Bladeren om naar de gewenste context te bladeren.

3	Voer een geldige printernaam in of accepteer de standaardnaam. Namen van printerobjecten kunnen uit maximaal 30 tekens bestaan.

4	Voer de context voor de printer in. Klik op Bladeren om naar de gewenste context te bladeren.

5	Nadat deze gegevens zijn ingevoerd, klikt u op Volgende om het afdrukwachtrijobject op te geven.

6	Voer de naam van de afdrukwachtrij in of accepteer de standaardnaam. Namen van afdrukwachtrijobjecten kunnen uit maximaal 47 tekens bestaan.

7	Voer de context voor de afdrukwachtrij in. Klik op Bladeren om naar de gewenste context te bladeren.

8	Selecteer het juiste volume voor de afdrukwachtrij in de lijst.

9	Klik op Volgende.

Als de printer wel geldige NDS-instellingen heeft, gaat u als volgt te werk:

1	Bekijk de NDS-instellingen die worden weergegeven en klik vervolgens op Volgende om het afdrukwachtrijobject op te geven.

2	Voer de naam van de afdrukwachtrij in of accepteer de standaardnaam. Namen van afdrukwachtrijobjecten kunnen uit maximaal 47 tekens bestaan.

3	Voer de context voor de afdrukwachtrij in. Klik op Bladeren om naar de gewenste context te bladeren.

4	Selecteer het juiste volume voor de afdrukwachtrij in de lijst.

5	Klik op Volgende.

Opmerking:

U kunt een bestaande naam voor de printserver of printer invoeren, maar mogelijk wordt dan een waarschuwingsbericht weergegeven.

Novell (binding) (alleen Wachtrijserver-modus)

Opmerking:

Voor dit installatieprogramma moet de Novell NetWare-client voor Windows 95 of Windows NT worden geïnstalleerd. Alleen de Wachtrijserver-modus wordt ondersteund.

Als u deze printer met een bindingsverbinding (NetWare 3.x, NetWare 4.x met bindingsemulatie of NetWare 5.x) gebruikt, moeten de juiste NDS-objecten worden gemaakt in de binding. (Raadpleeg voor meer informatie Afdrukken via Novell NetWare - Concepten.) Om bindingsobjecten te kunnen maken, moet u zich aanmelden als beheerder of beheerdersrechten hebben. Voer de volgende bindingsobjecten in de daarvoor bedoelde velden in:

Printserver: Voer een geldige naam voor de printserver in of accepteer de standaardnaam. Namen van printserver-objecten kunnen uit maximaal 30 tekens bestaan.

Afdrukwachtrij: Voer de naam van de afdrukwachtrij in of accepteer de standaardnaam. Namen van afdrukwachtrijobjecten kunnen uit maximaal 47 tekens bestaan.

Volume van de wachtrij: Selecteer het juiste volume voor de afdrukwachtrij in de lijst.

Opmerking:

U kunt een bestaande naam voor de printserver of printer invoeren, maar mogelijk wordt dan een waarschuwingsbericht weergegeven.

Opmerking:

Voor Novell NetWare 3.x-netwerken is het volume altijd SYS: .

Nadat u deze parameters hebt ingesteld, klikt u op Volgende om door te gaan.

Verwante onderwerpen

Netwerkinstallatie


Poortnaam

Opmerking:

Het dialoogvenster Poortnaam wordt alleen in Windows NT en Windows 2000 weergegeven. Dit dialoogvenster verschijnt alleen als Standaard poortnaam gebruiken niet is ingeschakeld in het dialoogvenster Communicatie-modus voor netwerk instellen en als IP- of IPX-communicatie-modus is geselecteerd.

U kunt de naam voor de netwerkpoort opgeven die moet worden gemaakt voor de printer. De poortnaam wordt gebruikt om de poort te identificeren in de printereigenschappen.

Geldige poortnamen zijn maximaal 63 tekens lang en kunnen uit alle tekens bestaan. De poortnaam moet uniek zijn. De poortnaam wordt weergegeven op het samenvattingsscherm en op de testpagina.


Subnetmasker

Een subnetmasker wordt gebruikt om een TCP/IP-netwerk te verdelen in subnetten (als subnetten worden gebruikt). Subnetten maken een efficiënter gebruik van een groot netwerk mogelijk. De vorm van een subnetmasker is vergelijkbaar met een IP-adres: n.n.n.n waarbij n een nummer van 0 tot 255 is. Als geen subnetmasker is toegewezen, wordt meestal het subnetmasker gebruikt dat aan uw computer is toegewezen.

Wanneer een subnetmasker wordt toegepast op een IP-adres, geeft het subnetmasker het gedeelte van het IP-adres aan dat wordt gebruikt om het netwerk/subnet te identificeren en het gedeelte dat wordt gebruikt om de afzonderlijke hostknooppunten te identificeren. Raadpleeg Subnetten voor meer informatie.


IP-instellingen voorstellen

Als de printer niet is geconfigureerd met een geldig IP-adres en u hebt op de knop Instellingen voorstellen gedrukt, stelt het installatieprogramma aan de hand van het APIPA-protocol (Automatic Private IP Addressing) de volgende IP-parameterwaarden voor:

IP-adres

Subnetmasker

Gateway

Opmerking:

Het APIPA-protocol van Microsoft is geïmplementeerd in Windows 98 en Windows 2000 Server.

OPGELET:

Als de printer ook via andere netwerken kan worden bereikt, worden de voorgestelde TCP/IP-instellingen mogelijk niet vastgelegd voor de totale netwerkconfiguratie. In dat geval kunnen de instellingen een conflict opleveren met andere apparaten. Wees daarom voorzichtig als u de printer verbindt met andere TCP/IP-netwerken.

Verwante onderwerpen

Overzicht van TCP/IP


Vereisten voor ondersteuning

Systeem

Besturingssysteem: Windows 95/98, Windows NT 4.0 of Windows 2000

Voor Novell NetWare-netwerken: de Novell NetWare-client voor Windows 95/98, Windows NT 4.0 of Windows 2000 moet zijn geïnstalleerd.

Voor Microsoft-netwerken: de Microsoft IP- of IPX-protocollen en clientservices moeten worden uitgevoerd.

Videoweergave:

Schermresolutie: minimaal VGA (640x480)

Kleuren: minimaal 256 kleuren

Opmerking:

Tijdens het detecteren van de printer kunnen aanzienlijke verschillen in prestaties optreden, afhankelijk van de snelheid van het systeem en de grootte van het netwerk.

Printers

Printers moeten met het netwerk zijn verbonden via een ondersteunde HP JetDirect-printserver. Voor een lijst met ondersteunde HP JetDirect-printservers en oplossingen raadpleegt u de website van HP (http://www.hp.com/go/networkprinting).

Het installatieprogramma kan zowel met HP- als niet-HP-printers worden gebruikt, mits de printerdrivers compatibel zijn met de poortmonitor-software die door dit programma wordt gebruikt en de indeling van printerinstallatiebestanden van Microsoft (.INF) ondersteunen.

Novell NetWare-netwerken: het installatieprogramma ondersteunt de printerinstallatie alleen in de Wachtrijserver-modus. Remote printer-modus wordt niet ondersteund.

Delen

Deze wizard ondersteunt uitsluitend printerdeling voor Windows 2000 en Windows NT 4.0.

De service server moet op het systeem zijn ingeschakeld voor het delen van printers.


Overzicht van TCP/IP

Onderwerpen

IP-adressen - Concepten

Subnetten

Gateways

IP-adressen op printers configureren

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) is een verzameling protocollen die definiëren op welke manier gegevens worden doorgegeven aan netwerkapparaten. TCP/IP is snel aan het uitgroeien tot de meest populaire verzameling protocollen. Deze protocollen werden aanvankelijk gemaakt om communicatie tussen netwerken mogelijk te maken, vandaar de term Internet. Door de groei van het Internet en World Wide Web is het gebruik van TCP/IP ook toegenomen.

IP-adressen - Concepten

In een TCP/IP-netwerk moet elke host (werkstation of knooppunt) een uniek IP-adres hebben.  Dit adres is een softwareadres dat wordt gebruikt om zowel het netwerk als specifieke hosts op dat netwerk te identificeren. Een IP-adres is een getal dat uit 4 bytes (32 bits) bestaat en wordt weergegeven in de vorm n.n.n.n, waarbij n een nummer tussen 0 en 255 is. Dit wordt een puntnotatie genoemd.

Elk IP-adres bestaat uit twee afzonderlijke delen: het netwerkgedeelte en het hostgedeelte.

Opmerking:

Raadpleeg altijd de beheerder van IP-adressen als u IP-adressen toewijst. Als u het verkeerde adres instelt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor andere netwerkapparaten of deze uitschakelen.

IP-adres: Netwerkgedeelte

Het netwerkgedeelte van een IP-adres (netwerkadres) kan lokaal of wereldwijd worden beheerd. Als het netwerkgedeelte lokaal wordt beheerd, betekent dit dat voor een op zichzelf staand netwerk IP-adressen lokaal kunnen worden gemaakt en toegewezen. Om verbinding te maken met andere netwerken (zoals het Internet of World Wide Web) worden netwerkadressen echter beheerd door InterNIC, een organisatie die is gevestigd in Norfolk, Virginia. InterNIC is door de National Science Foundation gecontracteerd om wereldwijd de Internet-adressen en -domeinen te beheren. Wanneer InterNIC een netwerkadres toewijst aan een organisatie, moet die organisatie er op zijn beurt voor zorgen dat alle aangesloten apparaten en hosts op het netwerk van de organisatie correct zijn genummerd.

Alle hosts die met elkaar communiceren, moeten hetzelfde netwerkadres hebben.

OPGELET:

Als u IP-adressen lokaal beheert op het netwerk, moet u nooit verbinding maken met andere netwerken zoals het Internet of World Wide Web.

IP-adres: Hostgedeelte

Het hostgedeelte van een IP-adres is een unieke identificatie van elke host op het netwerk. Hoewel verschillende hosts hetzelfde netwerkadres kunnen delen, moet elke host een uniek hostgedeelte hebben.

Structuur en klassen van IP-adressen

De wereldwijd beheerde netwerkadressen die InterNIC aan organisaties toewijst, kunnen in drie categorieën worden verdeeld: klasse A, B en C. Zoals in de tabel hieronder wordt getoond voor een IP-adres n.n.n.n, definiëren deze klassen de gedeelten van het IP-adres die moeten worden gebruikt als het netwerkadres en het hostadres.

Netwerkklasse	n. (Eerste byte)	n. (Tweede byte)	n. (Derde byte)	n (Vierde byte)
A	Netwerk	Host	Host	Host
B	Netwerk	Netwerk	Host	Host
C	Netwerk	Netwerk	Netwerk	Host
De klasse en het netwerkadres die worden toegewezen aan een organisatie, bepalen het maximum aantal hosts dat kan worden aangesloten op het netwerk van de organisatie. Als u een klasse A-adres krijgt toegewezen, kunt u meer dan 16 miljoen hosts verbinden met uw netwerk. Een klasse B-adres betekent dat u maximaal 65.534 hosts kunt verbinden. Een klasse C-adres betekent dat u maximaal 254 hosts (de hostadreswaarden 0 en 255 zijn gereserveerd) kunt verbinden.

Subnetten

Wanneer het netwerkadresgedeelte van een IP-adres wordt toegewezen aan een organisatie, wordt er geen rekening mee gehouden dat de organisatie over meer dan één netwerk kan beschikken. Lokale netwerkbeheerders maken gebruik van subnetten om een netwerk te verdelen in een aantal verschillende subnetwerken. Door een netwerk te verdelen in subnetten kunnen de prestaties verbeteren en kan het netwerkverkeer beter worden beheerd.

Om subnetten te maken gebruikt de IP-netwerkbeheerder een deel van het hostgedeelte van het IP-adres om subnetnummers toe te wijzen.

Subnetmasker

Een subnetmasker wordt gebruikt om een netwerk te verdelen in subnetten. De vorm van een subnetmasker is vergelijkbaar met een IP-adres: n.n.n.n waarbij n een nummer tussen 0 en 255 is.

Opmerking:

De vorm van subnetmaskers is belangrijk. Wanneer subnetmaskers worden geconverteerd naar binaire bits, mogen er geen nullen (0) links van de enen (1) staan. Bijvoorbeeld: 255.255.0.0 (11111111111111110000000000000000) is toegestaan, maar 255.253.0.0 (11111111111111010000000000000000) niet. Ook zijn de subnetmaskers 255.255.255.255 en 0.0.0.0 niet toegestaan.

Het subnetmasker wordt vergeleken met een IP-adres en bepaalt welke gedeelten van het adres van toepassing zijn op zowel het netwerkadres als het subnetadres, en welke gedeelten voor hosts zijn. Hewlett-Packard heeft bijvoorbeeld het klasse A-netwerkadres '15' toegewezen gekregen (zie het voorbeeld hieronder). In plaats van de tweede byte voor hostadressen te gebruiken, zou HP deze kunnen gebruiken voor subnetten, en de derde en vierde byte voor hosts. Hiervoor wordt het subnetmasker 255.255.0.0 gebruikt. Met deze aanduiding krijgt elk apparaat een unieke identificatie op een eigen subnet en kan HP maximaal 254 subnetwerken opnemen zonder de toegewezen adresruimte te overschrijden.

Voorbeeld

Klasse A-netwerk van HP	15. (Eerste byte)	n. (Tweede byte)	n. (Derde byte)	n (Vierde byte)
HP-subnetmasker	255.	255.	0.	0
HP subnet 1	15.	1.	host.	host
HP subnet 2	15.	2.	host.	host
Gateways

Een gateway is een router of computer die twee verschillende netwerken met elkaar verbindt (bv. netwerken met verschillende communicatieprotocollen, een andere gegevensopmaak, een andere structuur of een andere architectuur). Gateways pakken de gegevenspakketten opnieuw in en wijzigen deze om ze in overeenstemming te brengen met die van het bestemmingsnetwerk. Als netwerken zijn verdeeld in subnetten, worden gateways ook gebruikt om het ene subnet van het andere subnet te scheiden en op die manier het netwerkverkeer te beheren.

Standaardgateway

Als gateways worden gebruikt, geeft u meestal het IP-adres op van de gateway die wordt gebruikt om pakketten tussen subnetten te verplaatsen. Als er meerdere gateways zijn, geeft u de dichtstbijzijnde gateway op die standaard moet worden gebruikt.

IP-adressen op printers configureren

Met het programma Netwerkprinter installeren kunt u een IP-adres voor een nieuwe printer configureren. Bovendien kunt u op verschillende manieren een IP-adres voor uw printer configureren, bijvoorbeeld via BootP, DHCP en Telnet. U kunt ook een ondersteunde webbrowser gebruiken om toegang te krijgen tot de embedded webserver op de printserver (hiervoor is de meest recente HP JetDirect-firmware vereist).

Boot-protocol (BootP)

BootP is een boot-protocol dat wordt gebruikt om een IP-adres en andere TCP/IP-parameters automatisch te downloaden van een netwerkserver. Wanneer de printer wordt ingeschakeld, wordt een bootaanvraag uitgezonden door de HP JetDirect-printserver. Als een BootP-server correct is ingesteld, verzendt deze de parameters via het netwerk naar de JetDirect-printserver.

Dynamic Host-configuratieprotocol (DHCP)

Net als BootP wordt DHCP gebruikt om IP-adressen automatisch te downloaden van een netwerkserver. DHCP-servers onderhouden echter een vast aantal IP-adressen en lenen een IP-adres aan de printserver. Wanneer de printer wordt uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld, kan niet worden gegarandeerd dat een JetDirect-printserver steeds hetzelfde IP-adres krijgt toegewezen, hoewel de DHCP-server zal proberen dit wel te doen.

Telnet

Telnet is een serviceprogramma dat op veel TCP/IP-computersystemen beschikbaar is. Met Telnet kunt u zich aanmelden bij de JetDirect-printserver en TCP/IP-parameters configureren. Om Telnet te kunnen gebruiken, moet de printserver vooraf zijn geconfigureerd met een IP-adres. Volgens de fabrieksinstellingen krijgt een HP JetDirect-printserver twee minuten na opstarten automatisch 192.0.0.192 als standaard IP-adres.

Embedded webserver

Een ondersteunde webbrowser (zoals Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator) kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot een embedded webserver op bepaalde HP JetDirect-printservers. Om toegang te kunnen krijgen tot de embedded webserver, moet de printserver vooraf zijn geconfigureerd met een IP-adres. Volgens de fabrieksinstellingen krijgt een HP JetDirect-printserver twee minuten na opstarten automatisch 192.0.0.192 als standaard IP-adres.

Arp -s

De opdrachten Arp -s en Ping kunnen worden gebruikt om een IP-adres te configureren op JetDirect-apparaten.

Verwante onderwerpen

Netwerkinstallatie

Pinters toevoegen in grote IP-netwerken


Probleemoplossing

Wanneer het installatieprogramma u vraagt 'Is de testpagina goed afgedrukt?' en u klikt op Nee, wordt een netwerkcommunicatietest met de printer uitgevoerd. Een bericht geeft aan of de test geslaagd of mislukt is:

Geslaagd	De printer heeft een testpakket ontvangen en hierop correct gereageerd. Als de printer de testpagina niet afdrukt, controleert u het volgende: De printer is online en gereed om af te drukken. De printer heeft papier. Voor externe HP JetDirect-printservers: de printserver is ingeschakeld en de parallelle kabels zijn correct aangesloten op de printserver en de printer. U kunt handmatig een HP JetDirect-configuratiepagina afdrukken. Probeer ook het volgende: 1 Schakel de printer in en weer uit. 2 Stel de HP JetDirect-printserver in op de standaardfabrieksinstellingen en voer de installatieprocedure opnieuw uit.
Mislukt	Het testpakket is niet ontvangen door de printer of de printer heeft niet gereageerd. Controleer het volgende: De HP JetDirect-printserver is correct aangesloten op het netwerk en is ingeschakeld. U kunt handmatig een HP JetDirect-configuratiepagina afdrukken. De netwerkadressen van de printserver zijn niet per ongeluk gewijzigd. Netwerkkabels zijn onbeschadigd en goed aangesloten, en het netwerk werkt goed. Probeer ook het volgende: 1 Schakel de printer in en weer uit. 2 Stel de HP JetDirect-printserver in op de standaardfabrieksinstellingen en voer de installatieprocedure opnieuw uit.
Verwante onderwerpen

Pinters toevoegen in grote IP-netwerken


Volume, NetWare

Volumes zijn logische partities die zijn geformatteerd voor gebruik op het hoogste niveau van een NetWare-bestandssysteem. NetWare-servers zijn verdeeld in een of meer volumes. Elk volume kan worden verdeeld in directory's die subdirectory's of bestanden bevatten.

Voor gebruikers lijkt een volume op een vaste schijf in een standalone systeem. In NetWare NDS kan een volume zich op een enkele vaste schijf bevinden of meerdere vaste schijven beslaan.


Installatieprogramma voor gedeelde printers

Dit scherm wordt alleen in Windows NT en Windows 2000. Het scherm verschijnt alleen als het selectievakje Gedeeld is ingeschakeld in het dialoogvenster Printer delen. Hiermee kunt u de gedeelde printer gemakkelijk en snel installeren op andere netwerkcomputers (clients).

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt een programma (een .EXE-bestand) gemaakt om deze printer te installeren op de computers van netwerkclients. Het programma kan op de volgende twee manieren beschikbaar worden gemaakt voor gebruikers:

het programma naar gebruikers verzenden als een e-mailbijlage

het programma in een gedeelde directory plaatsen waartoe gebruikers toegang hebben

Wanneer gebruikers dit bestand uitvoeren, wordt de gedeelde printer toegevoegd aan de map Printers op het clientwerkstation.

Verwante onderwerpen

Printer delen

Naamgevingsconventies, sharenaam